<script setup lang="ts">
import type { VbenFormProps } from '#/adapter/form';
import type { VxeGridProps } from '#/adapter/vxe-table';

import { computed, nextTick, ref, watch } from 'vue';
import { useRoute } from 'vue-router';

import { Page } from '@vben/common-ui';

import { useVbenVxeGrid } from '#/adapter/vxe-table';
import { postTreeModelDeviceDataInfoPage, postMetersPage } from '#/api-client';

import { generateDynamicColumns } from './dynamicColumns';
import { querySchema } from './schema';

// 存储设备信息选项的完整数据
const deviceOptions = ref<any[]>([]);

// 获取设备信息的完整数据
const fetchDeviceOptions = async () => {
  try {
    const { data } = await postMetersPage({
      body: {
        pageIndex: 1,
        pageSize: 1000,
      },
    });
    
    if (data?.items) {
      deviceOptions.value = data.items;
      console.log('设备信息选项:', deviceOptions.value);
    }
  } catch (error) {
    console.error('获取设备信息失败:', error);
  }
};

// 根据设备ID获取设备信息对象
const getDeviceInfoById = (deviceId: string) => {
  return deviceOptions.value.find(device => device.id === deviceId);
};

defineOptions({
  name: 'DeviceData',
});

const route = useRoute();
const { DeviceType, DeviceId, FocusAddress } = route.query;

// 动态列定义
const dynamicColumns = ref<any[]>([]);



// 固定列定义（始终显示）- 基于 IoTDBTreeModelDeviceDataDto 类型
const fixedColumns = [
  { title: '序号', type: 'seq', width: 50 },
  { field: 'Timestamps', title: '时间戳', minWidth: 150 },
  { field: 'SystemName', title: '系统名称', minWidth: 150 },
  { field: 'ProjectId', title: '项目ID', minWidth: 150 },
  { field: 'DeviceType', title: '设备类型', minWidth: 150 },
  { field: 'IoTDataType', title: 'IoT数据类型', minWidth: 150 },
  { field: 'DeviceId', title: '设备ID', minWidth: 150 },
];

// 合并固定列和动态列 - 使用计算属性确保响应式
const allColumns = computed(() => [...fixedColumns, ...dynamicColumns.value]);

// 初始化默认列（防止表格空白）
const initDefaultColumns = () => {
  if (dynamicColumns.value.length === 0) {
    // 不再需要在这里设置默认列，因为固定列已经包含了基本字段
    dynamicColumns.value = [];
  }
};

// 初始化默认列
initDefaultColumns();

// 获取设备信息数据
fetchDeviceOptions();

const formOptions: VbenFormProps = {
  schema: querySchema.value,
  initialValues: {
    FocusAddress: FocusAddress as string,
    DeviceType: DeviceType ? Number(DeviceType) : undefined,
    DeviceId: DeviceId as string,
  },
  // 禁用表单值变化时自动提交，使用自定义处理函数
  submitOnChange: false,
  // 添加表单值变化的处理函数
  handleValuesChange: async (values, changedFields) => {
    // 当任何相关字段发生变化时，刷新表格数据
    const relevantFields = ['SystemName', 'DeviceType', 'IoTDataType', 'DeviceId', 'FocusAddress'];
    const hasRelevantChange = changedFields.some(field => relevantFields.includes(field));
    
    if (hasRelevantChange) {
      console.log('表单字段变化:', { values, changedFields });
      console.log('相关字段变化:', changedFields.filter(field => relevantFields.includes(field)));

      // 使用 setTimeout 确保表单值已经完全更新
      setTimeout(async () => {
        const latestValues = await gridApi.formApi.getValues();
        console.log('最新表单值:', latestValues);
        gridApi.reload(latestValues);
      }, 0);
    }
  },
};

const gridOptions: VxeGridProps<any> = {
  checkboxConfig: {
    highlight: true,
    labelField: 'name',
  },
  columns: allColumns, // 使用计算属性
  height: 'auto',
  keepSource: true,
  pagerConfig: {
    currentPage: 1,
    pageSize: 20,
    // 添加分页事件处理
    onChange: (currentPage: number, pageSize: number) => {
      console.log('分页变化:', { currentPage, pageSize });
      // 当pageSize变化时，重置到第一页
      if (pageSize !== gridOptions.pagerConfig.pageSize) {
        console.log('页面大小变化，重置到第一页');
        // 更新配置中的pageSize
        gridOptions.pagerConfig.pageSize = pageSize;
        gridOptions.pagerConfig.currentPage = 1;
      }
    },
  },
  toolbarConfig: {
    custom: true,
  },
  customConfig: {
    storage: true,
  },
  // 添加调试配置
  showOverflow: true,
  showHeaderOverflow: true,
  proxyConfig: {
    ajax: {
      query: async ({ page }, formValues) => {
        console.log('=== API调用开始 ===');
        // 处理DeviceType和IoTDataType，确保传递数字类型
        const deviceTypeValue = formValues.DeviceType || DeviceType;
        const deviceTypeNumber = deviceTypeValue ? Number(deviceTypeValue) : undefined;
        
        const ioTDataTypeValue = formValues.IoTDataType;
        const ioTDataTypeNumber = ioTDataTypeValue ? Number(ioTDataTypeValue) : undefined;
        
        // 处理DeviceId，当设备类型为集中器(10)时，使用focusId
        let finalDeviceId = formValues.DeviceId || DeviceId;
        if (deviceTypeNumber === 10 && formValues.DeviceId) {
          const deviceInfo = getDeviceInfoById(formValues.DeviceId);
          if (deviceInfo && deviceInfo.focusId) {
            finalDeviceId = deviceInfo.focusId;
            console.log('设备类型为集中器，使用focusId:', {
              originalDeviceId: formValues.DeviceId,
              focusId: deviceInfo.focusId,
              deviceInfo: deviceInfo,
            });
          }
        }
        
        console.log('请求参数:', {
          page,
          formValues,
          routeParams: { DeviceType, DeviceId, FocusAddress },
          typeConversions: {
            deviceType: {
              originalValue: deviceTypeValue,
              convertedValue: deviceTypeNumber,
              type: typeof deviceTypeNumber,
            },
            ioTDataType: {
              originalValue: ioTDataTypeValue,
              convertedValue: ioTDataTypeNumber,
              type: typeof ioTDataTypeNumber,
            },
            deviceId: {
              originalValue: formValues.DeviceId || DeviceId,
              finalValue: finalDeviceId,
              isFocusId: deviceTypeNumber === 10 && formValues.DeviceId && getDeviceInfoById(formValues.DeviceId)?.focusId,
            },
          },
          finalParams: {
            ...formValues,
            pageIndex: page.currentPage,
            pageSize: page.pageSize,
            DeviceType: deviceTypeNumber,
            DeviceId: finalDeviceId,
            FocusAddress: formValues.FocusAddress || FocusAddress,
            SystemName: formValues.SystemName,
            IoTDataType: ioTDataTypeNumber,
          },
        });

        try {
          const { data } = await postTreeModelDeviceDataInfoPage({
            body: {
              ...formValues,
              pageIndex: page.currentPage,
              pageSize: page.pageSize,
              // 优先使用表单中的值，如果没有则使用路由参数
              DeviceType: deviceTypeNumber,
              DeviceId: finalDeviceId,
              FocusAddress: formValues.FocusAddress || FocusAddress,
              // 添加其他表单参数
              SystemName: formValues.SystemName,
              IoTDataType: ioTDataTypeNumber,
            },
          });

          console.log('API返回的原始数据:', data);
          console.log('数据类型:', typeof data);
          console.log(
            'data是否为null/undefined:',
            data === null || data === undefined,
          );

          if (data) {
            console.log('data.items存在:', !!data.items);
            console.log(
              'data.items类型:',
              Array.isArray(data.items) ? 'Array' : typeof data.items,
            );
            if (data.items) {
              console.log('data.items长度:', data.items.length);
              if (data.items.length > 0) {
                console.log('第一条数据:', data.items[0]);
                console.log(
                  '第一条数据的所有字段:',
                  Object.keys(data.items[0]),
                );
              }
            }
          }

          // 简化处理逻辑，直接使用接口返回的数据
          if (data?.items && data.items.length > 0) {
            console.log('原始items数据:', data.items);

            // 动态生成列定义
            const generatedColumns = generateDynamicColumns(data.items);
            console.log('生成的列定义:', generatedColumns);

            // 更新动态列
            dynamicColumns.value = generatedColumns;

            // 使用setState更新整个gridOptions，确保列定义能够正确更新
            await nextTick();
            gridApi.setState({
              gridOptions: {
                ...gridOptions,
                columns: allColumns.value,
              },
            });

            // 直接使用接口返回的totalCount
            const result = {
              items: data.items || [],
              totalCount: data.totalCount || 0,
            };
            
            console.log('返回给表格的数据:', result);
            console.log('总数:', result.totalCount, '当前页数据量:', result.items.length);
            console.log('分页信息:', {
              currentPage: page.currentPage,
              pageSize: page.pageSize,
            });
            
            return result;
          }

          console.log('没有数据或数据为空');
          return {
            items: [],
            totalCount: 0,
          };
        } catch (error) {
          console.error('API调用出错:', error);
          throw error;
        }
      },
    },
  },
};

const [Grid, gridApi] = useVbenVxeGrid({ formOptions, gridOptions });

// 监听分页器状态变化
watch(
  () => gridApi?.pagerApi?.currentPage,
  (newPage, oldPage) => {
    console.log('当前页变化:', { newPage, oldPage });
  },
);

watch(
  () => gridApi?.pagerApi?.pageSize,
  (newSize, oldSize) => {
    console.log('页面大小变化:', { newSize, oldSize });
    if (newSize !== oldSize && oldSize) {
      console.log('页面大小从', oldSize, '变为', newSize, '，重置到第一页');
      // 重置到第一页
      gridApi.pagerApi.currentPage = 1;
    }
  },
);
</script>

<template>
  <Page auto-content-height>
    <Grid />
  </Page>
</template>
